=== Plans de test (PAN2+)

Vous allez travailler sur chaque bloc de votre projet, et qu’il soit
informatique, électronique ou matériel, vous allez devoir faire du
test :

* tester que le bloc que vous venez de finir fait ce qu’il faut ;
* tester que le bloc fonctionne avec les blocs en amont ou en aval dans
l’architecture ;
* tester que les performances sont acceptables…
* et plus globalement, tester que le projet « marche ».

Vous allez devoir faire ce travail sur le prototype allégé, puis sur le
prototype final. C’est un travail dans le module « intégration et
tests ».

Cette section rassemble les plans de test du proto allégé et du proto
final. C’est une liste des tests à effectuer, sous la forme, pour chaque
test :

* situation/contexte
* action ou entrée à appliquer
* réaction ou sortie attendue.
